; PC-SERVE/2 definition file
;
NAME	PCSERVE	WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'PCSERVE'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  2048
STACKSIZE 8192
