; PC-NET/2 definition file
;
NAME    PCNET	WINDOWAPI

DESCRIPTION 'PC-NET'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  2048
STACKSIZE 8192
